en	The username is already in use.
ar	اسم المستخدم هذا مستخدم سلفا.

en	The hostname "{0}" was not valid.
ar	اسم المضيف "{0}" ليس صحيح.

en	The given password was empty.
ar	كلمة المرور المعطاة فارغة.

en	The passwords did not match.
ar	كلمات المرور لا تتطابق.