en	The username is already in use.
cs	Uživatelské jméno je již používáno.

en	The hostname "{0}" was not valid.
cs	Hostname "{0}" není platný.

en	The given password was empty.
cs	Zadané heslo je prázdné.

en	The passwords did not match.
cs	Hesla se neshodují.