en	The username is already in use.
da	Brugernavn er allerede i brug.

en	The hostname "{0}" was not valid.
da	Hostname "{0}" var ikke gyldigt.

en	The given password was empty.
da	Den angivne adgangskode var tom.

en	The passwords did not match.
da	De indtastede adgangskoder stemte ikke overens.