en	The username is already in use.
de	Der Benutzername wird bereits verwendet.

en	The hostname "{0}" was not valid.
de	Der Hostname "{0}" ist ungültig.

en	The given password was empty.
de	Es wurde kein Kennwort angegeben.

en	The passwords did not match.
de	Die Passwörter stimmen nicht überein.