en	The username is already in use.
es-es	El nombre de usuario ya está en uso.

en	The hostname "{0}" was not valid.
es-es	El nombre del host "{0}" no era válido.

en	The given password was empty.
es-es	La contraseña estaba vacía.

en	The passwords did not match.
es-es	Las contraseñas no coinciden.