en	The username is already in use.
id	Nama pengguna telah digunakan.

en	The hostname "{0}" was not valid.
id	Nama host "{0}" itu tidak valid.

en	The given password was empty.
id	Sandi yang dimasukkan kosong.

en	The passwords did not match.
id	Password tidak cocok.