en	The username is already in use.
ja	そのユーザー名は既に使用されています。

en	The hostname "{0}" was not valid.
ja	ホスト名 "{0}" が正しくありません。

en	The given password was empty.
ja	パスワードが空です。

en	The passwords did not match.
ja	パスワードが一致しませんでした。