en	The username is already in use.
km	ឈ្មោះ​អ្នកប្រើប្រាស់នេះត្រូវបានប្រើប្រាស់

en	The hostname "{0}" was not valid.
km	មិនមាន Hostname "{0}"

en	The given password was empty.
km	គ្មានលេខកូតសំងាត់ត្រូវបានផ្តល់

en	The passwords did not match.
km	ការផ្គូរផ្គងលេខកូតសំងាត់ពំុត្រឹមត្រូវ