en	The username is already in use.
lv	Lietotājvārds tiek jau lietots.

en	The hostname "{0}" was not valid.
lv	Savienojums {0} nav derīgs.

en	The given password was empty.
lv	Nav ievadīta parole.

en	The passwords did not match.
lv	Paroles nesakrīt.