en	The username is already in use.
pl	Taka nazwa użytkownika jest już zajęta.

en	The hostname "{0}" was not valid.
pl	Nazwa hosta "{0}" jest niepoprawna.

en	The given password was empty.
pl	Podane hasło jest puste.

en	The passwords did not match.
pl	Hasła nie są identyczne.