en	The username is already in use.
pt-pt	O nome de usuário já está em uso.

en	The hostname "{0}" was not valid.
pt-pt	O nome do host "{0}" não era válido.

en	The given password was empty.
pt-pt	A senha fornecida estava vazia.

en	The passwords did not match.
pt-pt	As senhas não conferem.