en	The username is already in use.
uk	Ідентифікатор облікового запису (ім'я користувача) вже використовується.

en	The hostname "{0}" was not valid.
uk	Ім'я хоста "{0}" не дійсне.

en	The given password was empty.
uk	Пароль порожній.

en	The passwords did not match.
uk	Паролі не співпадають.