en	The username is already in use.
vi	Tên truy cập hiện đang sử dụng.

en	The hostname "{0}" was not valid.
vi	Tên máy chủ "{0}" không hợp lệ.

en	The given password was empty.
vi	Mật khẩu bị bỏ trống.

en	The passwords did not match.
vi	Mật khẩu không phù hợp.