en	The username is already in use.
zh-tw	使用者名稱已被使用。

en	The hostname "{0}" was not valid.
zh-tw	主機名稱 "{0}" 無效。

en	The given password was empty.
zh-tw	密碼空白。

en	The passwords did not match.
zh-tw	密碼不一致。